<!-- wp:paragraph -->
<p><strong>ហុងឌូរ៉ាស</strong>៖ បុរសម្នាក់ដែលគេគិតថាបានស្លាប់ បែរជានៅរស់រានមានជីវិត បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យសពគាត់ធ្វើរួចបាន៤ថ្ងៃ ជាហេតុបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ ដែលបានបញ្ចុះសាកសពមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់ ដែលមែនជាប្ដីរបស់ខ្លួន។</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ដំបូងឡើយ អ្នកស្រី<strong>&nbsp;Victoria Sarmiento&nbsp;</strong>(ប្រពន្ធ) ដែលរស់នៅសង្កាត់ El Carmen ទីក្រុង San Pedro Sula នៃប្រទេសហុងឌូរ៉ាស បានចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃ ដើម្បីស្វែងរកប្ដីរបស់គាត់ឈ្មោះ&nbsp;<strong>Julio</strong>&nbsp;អាយុ ៦៥ឆ្នាំ ដែលមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញ។ នៅថ្ងៃពុធ ទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ អ្នកស្រីបានយកឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្ដសញ្ញាណរបស់ប្ដី ទៅសាកសួរនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់មួយ ហើយពេលនោះ បុគ្គលិកបានប្រាប់ថាប្ដីរបស់គាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីៗនេះ។</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>បន្ទាប់មក អ្នកស្រី&nbsp;<strong>Sarmiento</strong>&nbsp;ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា បានស្គាល់សាកសពបុរសនោះ ដែលកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងដាក់សពក្នុងមន្ទីរពេទ្យ&nbsp;<strong>de Occidente</strong>&nbsp;មុនពេលគេយកសាកសពនោះទៅបូជា។ បន្ទាប់មកទៀត អ្នកស្រីបានជួលឲ្យគេដឹកសាកសពនោះ ទៅកាន់ភូមិជនបទរបស់អ្នកស្រីមួយ ស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃតំបន់ San Nicolas ទីក្រុង Copan ដែលមានចម្ងាយជិត ៥០គីឡូម៉ែត្រពីមន្ទីរពេទ្យ និងបានរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យសព ដោយចំណាយអស់ប្រាក់ជាង ៤០០ដុល្លារអាមេរិក។</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>យ៉ាងណាមិញ បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យសពកន្លងផុតទៅបាន៤ថ្ងៃ ស្របពេលអ្នកស្រីនៅបន្ដកើតទុក្ខនៅឡើយ ស្រាប់តែលោក&nbsp;<strong>Julio</strong>&nbsp;បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញ បន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវគេរកឃើញថា បានរងរបួសដោយសារដើរដួលនៅឯវាលស្រែមួយកន្លែង ហើយគាត់ត្រូវស្នាក់នៅទីនោះដោយគ្មានអាហារហូបចុក អស់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃ។</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>ក្រោយមានការភ័ន្ភច្រឡំបែបនេះ អ្នកស្រី&nbsp;<strong>Sarmiento&nbsp;</strong>បានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកមួយថា៖</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>(បុរសដែលស្លាប់នោះ មិនមែនប្ដីរបស់ខ្ញុំទេ ព្រោះឥឡូវប្ដីរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយ។​ ខ្ញុំចង់ឲ្យខាងមន្ទីរពេទ្យសងការចំណាយមកខ្ញុំវិញខ្លះ ព្រោះពួកគេបានប្រគល់សាកសពនរណាម្នាក់ ដែលខ្ញុំមិនស្គាល់។ អាជ្ញាធរនៅកន្លែងដាក់សាកសព គួរតែពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីមើលថាសាកសពនោះជាប្ដីរបស់ខ្ញុំ ឬអត់)៕</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:paragraph -->
<p>សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម​:</p>
<!-- /wp:paragraph -->

<!-- wp:image {"id":381,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="http://news.phkaymedia.com/wp-content/uploads/2021/01/image-83.png" alt="" class="wp-image-381"/></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:image {"id":382,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="http://news.phkaymedia.com/wp-content/uploads/2021/01/image-84.png" alt="" class="wp-image-382"/><figcaption>  </figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:image {"id":383,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="http://news.phkaymedia.com/wp-content/uploads/2021/01/image-85.png" alt="" class="wp-image-383"/><figcaption>កន្លែងបញ្ចុះសពលោក&nbsp;<strong>Julio</strong></figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->

<!-- wp:image {"id":384,"width":580,"height":337,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} -->
<figure class="wp-block-image size-large is-resized"><img src="http://news.phkaymedia.com/wp-content/uploads/2021/01/image-86.png" alt="" class="wp-image-384" width="580" height="337"/><figcaption>លិខិតបញ្ជាក់មូលហេនៃការស្លាប់</figcaption></figure>
<!-- /wp:image -->